−

−

− i

i

i

x

( )

( )

2 1

2 1

2

2

1

•

•

−

•

−

− −

| − |

√

−

−

,

x i

n

, i , . . . , n

x i

n π , i , . . . , n

x

π i

n

, i , . . . , n.

n , , , , , ,

,

n

e

x

x

x . x .

x .

x

π x

Dep ar t amento de Ma tem

´

atica da Universidade de Coimbra

Tra t amento Ma tem

´

atico das Obser v ac ¸

~

oes

Projecto 8 Ano de 1997/98

1. Pretende-se efectuar um estudo sobre o efeito da escolha dos p ontos de interp ola¸ c~ ao no interv alo [0 1].

Para isso consideram-se os seguintes conjuntos de p ontos:

p ontos igualmente distanciados

= = 0 ;

zeros dos p olin´ omios de Chebyshev

=

1

2

+

1

2 cos

2 1

2 + 2

= 0 ;

p ontos “arco seno”

=

1

2

+

1

arcsin

2

1 = 0

Para cada uma das fun¸ c~ oes no p onto seguinte, resolv a as quest~ oes seguintes.

(a) Calcule os p olin´ omios interp oladores de grau = 1 2 3 5 8 10 15 nos 3 conjuntos de p ontos

dados. Estime o erro m´ aximo de interp ola¸ c~ ao no interv alo [0 1].

(b) T race os gr´ aficos dos erros e estime a ordem de converĝ encia dos erros como fun¸ c~ ao de .

(c) Discuta qual ´ e a escolha mais eficiente.

2. Lista de fun¸ c~ oes

(a) ;

(b) (1 + ) ;

(c) (1 + 40 ) ;

(d) ( 0 5) sign ( 0 5);

(e) 0 5 ;

(f ) 1 ;

(g) arcsin (2 1).